bob篮球

学术活动   NAVIGATION

〔2024科技创新月〕千米以上建筑物逃生概述

时间:2024-05-22 来源: 作者: 摄影: 编辑:冯羽璐

报告题目:千米以上建筑物逃生概述


报告人:卢兆明


报告人单位:香港城市大学


报告时间:2024年05月23日(周四)下午3:00


会议地点:厚德楼309


举办单位:安全科学与工程学院、国家应急管理部化工过程安全生产重点实验室、江苏省危险化学品本质安全与控制技术重点实验室


报告人简介:卢兆明,现为香港城市大学建筑学及土木工程系教授。在香港大学取得建筑学博士。曾在香港政府屋宇署工作十余年,参与建筑项目审批,建筑法规和标准修改等工作。后在上世纪九十年代中到香港城市大学任教。香港政府注册建筑工程授权人《Authorized Person》,参与多个香港政府的委员会,包括香港研究局工程学部委员、香港建筑工程承包商注册委员会委员、香港屋宇署防火规范修订委员会委员、香港屋宇署防火安全委员会委员、香港消防局消防委员会委员、香港职业训练局建筑工程人力资源委员会委员、香港屋宇署文物建筑保育规范编写委员会委员等。2016年获香港城市大学bob篮球长奖。2020、2021、2022、2023年连续多年被斯坦福大学评为“全球前2%论文被引用最多的科学家”之一。卢教授目前研究方向主要为消防安全工程、人员流动(包括出行行为、客流、疏散及行为识别)和建筑管理与城市规划三个板块。多年以来卢教授在SCI/SSCI收录期刊发表论文200篇,共领导/参与多项科研项目,其中担任香港研究局的15项专项研究的首席研究员,与香港地铁合作研究人员流动与消防问题等。

报告摘要:城市人口增加是现代社会的问题。人们居住、生活以及各类经济商业活动都在有限空间进行。很多大型城市都建造不少高层、超高层大厦以满足人们的需求。当灾害发生,居住和生活在超高层大厦的人员就需要面对很大风险。例如在火灾謆ob篮球ㄖ工程师需要设计有效的防火和逃生设施。本讲座主要讨论在千米超高层大厦的逃生设计和相关科学问题。

审核:王静虹


学术活动
bob篮球在线平台入口(2025已更新)—江苏中捷精工科技股份有限公司