bob篮球

学术活动   NAVIGATION

〔2023科技创新月〕基于无线与智能生物电子的数字化创伤管理

时间:2023-05-25 来源: 作者: 摄影: 编辑:王小轩

报告人:熊泽研究员

报告人单位:上海科技大学

报告时间:5月26日(星期五)10:00

会议地点:科技D楼1903会议室

举办单位:柔性电子(未来技术)学院、先进材料研究院

报告人简介:熊泽,现任上海科技大学生物医学工程学院常任助理教授、研究员、博导、无线与智能生物电子实验室主任。2017年博士毕业于香港大学化学系,随后前往新加坡国立大学依托电子与计算机工程系、N.1健康研究所、健康创新与科技研究所(iHealthtech)以及生物医学工程系从事研究工作。主要致力于通过无线与智能生物电子技术赋能数字化和智能化诊疗。目前已在相关领域期刊发表高水平论文近40篇,其中以第一/通讯作者在Nature Biomedical Engineering,Science Advances,Advanced Materials,ACS Nano,Accounts of Chemical Research等期刊上发表论文14篇,被引近1500余次,h-index 19;相关成果得到了Reuters,Scientific American,AAAS,AIChE,人民日报,新华社等国内外知名媒体的广泛报道;申请专利5项(含PCT专利2项,美国专利1项)。

报告摘要:可穿戴与可植入生物电子传感器可以利用无线技术实现与数字化智能终端的实时信息交互。通过赋能传统临床诊疗过程,无线生物电子技术能够实现健康状态的连续监测与分析,进而有效提升疾病的预防、诊断和管理水平。以术后创伤管理为例,伤口异常状态的及时检测和干预对保障患者康复质量至关重要。然而,目前的检测方法主要依赖于主观的临床观察评估或大型实验室仪器测试,常常导致治疗的延误以及严重并发症的发生。本报告将分别针对表层和深层创伤介绍两种无线生物电子创伤管理技术:1)基于DNA水凝胶的无线无电池柔性传感器,可以与伤口共形接触并实现基于智能手机的感染早期监测;2)基于无线功能化的生物电子缝合线,可以直接监测深部手术伤口(>4厘米)的异常物理化学状态。这些无线生物电子技术有望为智能化、数字化创伤管理提供有力支撑,从而为患者带来更好的诊疗效果。

审核:安众福

学术活动
bob篮球在线平台入口(2025已更新)—江苏中捷精工科技股份有限公司