bob篮球

招标信息   NAVIGATION

太阳能电池量子效率测试系统等(NJTECH2019-HZ035)公开招标bob篮球官网

时间:2019-10-08 来源: 作者: 摄影: 编辑:孟静云

标书编号:NJTECH2019-HZ035

    

    bob篮球就太阳能电池量子效率测试系统等进行公开招标,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、 招标项目名称及编号:NJTECH2019-HZ035

二、招标项目简要说明:

分包号

设备名称

数量

预算(万元)

备注

包一

太阳能电池量子效率测试系统

1

39

允许进口

包二

微通道反应器

1

26.6

 

三、 投标供货商资质要求:

(一)投标供货商必须具有合法经营资质,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并提供下列资格证明材料:

1、法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书等证明文件,自然人的身份证明;

2、法人授权书(原件)和委托代理人的身份证复印件;

3、上一年度经审计的财务状况报告(成立不满一年或不能提供经审计的财务状况报告的供应商,需提供财务报表,以及近半年全部企业所得税缴纳相关证明材料,即税务部门证明或银行缴款单);

4、近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(税务部门证明或银行缴款单);

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及未被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“国家企业信用信息公示系统” 网站(www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(网页截图);

6、具备履行合同所必需的设备和供应商专业技术能力的证明材料;

7、进口产品须提供生产者或其驻中国办事机构(或生产者授权的中国境内最高级别代理机构)针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书;并提供原生产者或其驻中国办事机构(或生产者授权的中国境内最高级别代理机构)针对该项目的售后服务承诺函;

(二)本项目不接受联合体投标;成交后不允许分包、转包;

(三)本项目包一接受进口产品投标。

四、投标文件接收信息:

投标文件开始接收时间:20191029日上午8:30-9:00

投标文件接收截止时间:20191029日上午9:00

投标文件接收地点:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼335室。

五、 开标有关信息:

    开标时间:20191029日上午9:00

开标地点:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼335室。

其他有关事项:投标供应商须到开标现场。

六、 本次招标联系事项:

单位部门:bob篮球招投标管理中心

联系地址:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼335

采购人代表:王老师    咨询电话:025-58139232   邮箱:www@njtech.edu.cn

中心联系人:孟老师    联系电话:025-58139230  邮箱:20053@njtech.edu.cn

邮政编码: 211816

招标文件下载网址:http://ztb.njtech.edu.cn/

bob篮球招投标管理中心

2019108

招标信息
bob篮球在线平台入口(2025已更新)—江苏中捷精工科技股份有限公司