bob篮球

综合新闻   NAVIGATION

新一期ESI数据发布我bob篮球位列全球第793位,较上期上升7位

时间:2020-09-11 来源: 作者: 摄影: 编辑:赵蕾

2020年9月10日,科睿唯安(Clarivate Analytics)公布了ESI最新数据。我bob篮球位列全球第793位、中国内地高bob篮球第54位,全球排名较上期上升7位。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学4个学科全面进入全球前1%,分别位于全球前0.105%、0.135%、0.263%、0.730%,较去年同期,全球排名分别上升40位、26位、53位、21位,进步明显。其中化学位列全球143位,未来有望在较短时间内进入全球前1‰。

基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,它是基于Web of Science(SCIE/SSCI)所收录的全球12000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库。目前,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高bob篮球、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的评价指标工具之一。

作者:研究生院、信息服务部;审核:张广明、赵乃瑄

综合新闻
bob篮球在线平台入口(2025已更新)—江苏中捷精工科技股份有限公司