塞班岛SBD999

港交所主板上市股票代码:06865 

上交所主板上市股票代码:601865

中文 ENG
关于福莱特
集团简介 董事长致辞 生产基地 发展历程 企业荣誉 管理架构
新闻中心
集团新闻 媒体报道
产品与服务
光伏玻璃 浮法玻璃 节能玻璃 家居玻璃 光伏电站 项目案例
福莱特玻璃集团股份有限公司 福莱特玻璃集团股份有限公司
投资者关系
A股 H股
人才招募
联系我们

塞班岛SBD999:AR镀膜玻璃

主要产品

AR镀膜玻璃也叫高透过率光伏玻璃,是在超白压延玻璃的基础上镀一层纳米级SiO2减反射膜。福莱特开发的AR镀膜玻璃是采用国际上领先的技术和设备,镀膜后再经过钢化处理而成。其大大降低了玻璃表面的反射比,提高了透射比,从而提升组件的转换效率和光伏组件输出功率。

福莱特玻璃集团股份有限公司

地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号

总机:+86-573-82793999

传真:+86-573-82795188

wechat

扫一扫关注我们

关于福莱特
集团简介
董事长致辞
生产基地
发展历程
企业荣誉
管理架构
新闻中心
集团新闻
媒体报道
产品与服务
光伏玻璃
浮法玻璃
节能玻璃
家居玻璃
光伏电站
项目案例
投资者关系
A股
H股
人才招募
联系我们
copyright ? 2018 福莱特玻璃集团股份有限公司版权所有网站备案/许可证号:浙ICP备15036588号-1  
塞班岛SBD999v8.90.63(综合)官方网站入口/网页版/苹果/安卓手机